Píso ø.

Miéntras reventába, me estába preguntándo, si al fin podía considerár que había vencído mi miédo.

Reálmente había sído injustificádo tódo lo que me estába pasándo, por probár álgo, que ni éra necesário, ni importánte, ni que me preocupáse especiálmente.

Téngo que reconocérlo, ése edifício de veintidós písos, aisládo por várias cálles sin luz, sin cásas cercánas, ni camínos pára llegár a él. Afectádo por habér sído construído ilegálmente, sóbre un antíguo cementério, sólo había luz en su plánta superiór, pués sí, me atraía y repelía.

Se comentába, que cuando llegó la órden de detenér la óbra, ya vivía en la última plánta un inquilíno, y que el procéso legál pára sacárlo de allí ántes de derrumbár tódo el edifício, íba pára lárgo.

Por trabájo, había entregádo algún materiál de la tiénda, al píso veintidós. Siémpre repetía el mísmo procéso, subía a la última plánta, y llamába a la única puérta. Abrían, y dejába sóbre úna mésa lo pedído. A véces encontrába la súma jústa, encíma de ésa mesíta. En cáso contrário, anotába el impórte, salía, esperába fuéra únos minútos, y la puérta se volvía a abrír pára recogér el págo.

No sé la cáusa por la que estóy explicándo lo de la plánta veintidós, cuando en realidád lo importánte está en la plánta ø. Lo hágo, sólo pára aclarár, que mi trabájo y paséos noctúrnos me llévan por donde está éste edifício, y és curióso que tóda la nóche, la propiedád, que ocúpa tóda la plánta veintidós, está ilumináda por tódas las esquínas y tódas las ventánas. Y núnca, náda se enciénde o apága, absolútamente náda, cocína, sála o habitaciónes, sálvo a la puésta del sol o al amanecér, y tódo de gólpe.

En éste edifício no se entrá por el píso ø, hay úna escalináta por la que se accéde diréctamente a la priméra plánta.

Núnca me han gustádo los písos ø de los edifícios. Siémpre he pensádo que es úna estupidéz llamárlos así, ya que es en el ø, o séa, la plánta bája, es donde normálmente hay más cósas. Tiéndas, recepción, báres etc. Un céro, me póne de los nérvios… deberían por lo ménos, llamárlo ø,1. Siémpre pensé que llegár al píso ø, éra ir al vacío, a la náda, a la desaparición. ¡Ah! Qué razón tenía.

Además, en éste edifício, el píso ø, es el más inacabádo y con sus puértas y ventánas tódas rótas por los gambérros, tiéne úna apariéncia todavía más tétrica que el résto.

Ésta reflexión me la hágo repetídamente, cuando voy a ése edifício de veintidós písos. La priméra vez que fuí allí, noté, que tódos los botónes estában muy usádos, sálvo el píso ø. Siéndo el edifício nuévo y no habiéndo vísto núnca a nádie que entráse o saliése del edifício, me parecía sorprendénte y curióso el desgáste de algúnos de los botónes.

Decía, que la priméra vez que subí al píso veintidós, al bajár, estúve tentádo de pulsár el píso ø, no lo híce, paré en el primér píso, bajé por las escaléras, como al entrár, y salí a la cálle.

Me prometía a mí mísmo, que la próxima vez, pulsaría el ø, péro núnca lo híce.

Un día paseándo, confesé, que sí, que tenía miédo. Ésto éra inaceptáble pára úna persóna, segúra de si mísma como yo, cuando reálmente éra tódo úna estupidéz.

En el moménto en que díje: tiénes que subír a ése edifício, y bajár pulsándo el ø… y de nóche, noté un sudór frío en el cuérpo… no sólo había reconocído mi ridículo miédo, además lo había precisádo y delimitádo. Ahóra no podía ignorárlo…

Pués cláro que podía, no había hécho ningúna promésa… nádie lo sabía, a nádie se lo había contádo, nádie me había escuchádo, y podía perféctamente olvidárme de tan treménda chorráda.

La de véces que páso delánte del edifício en mis paséos noctúrnos… y sin querérlo, siémpre piénso en mi cobardía. Exáctamente dos véces al día: al ir, y al volvér.

Úna nóche, jústo al pasár por delánte del edifício, me crucé con un vecíno, quién también acostúmbra a dar lárgos paséos… pudímos habérnos cruzádo 100 métros ántes, o 1000 pásos después del edifício, o núnca. Péro lo hicímos jústo delánte.

— ¿No te da escalofríos ése edifício? Preguntó. Díje que no.

¿Entrarías allí ésta nóche? ¿Me saludarías désde la terráza del último píso? Preguntó con úna sonrísa maliciósa y retadóra.

La suérte estába echáda… no lo hacía por impresionárle… el moménto había llegádo, tenía que dejár de sufrír por tal estupidéz. No díje náda, fuí hácia la entráda. Miré hácia arríba, y cláro, el último píso estába tódo iluminádo.

Subí al veintidós, timbré en la puérta. Si contestában, diría que había perdído álgo y había pasádo a recogérlo. No se abrió, y así, me fuí hácia el ascensór. Yo había cumplído, había saludádo a mi vecíno désde lo más álto y como no habíamos habládo sóbre el píso ø, no necesitába hacérlo pára quedár bién. Sin embárgo lo híce.

No estóy segúro, la velocidád de descénso se hízo más lénta… cáda píso que bajába, la luz del ascensór se íba reduciéndo. Busqué el botón de parár… no lo había, el de abrír la puérta, tampóco. Ni el botón de alárma, el teléfono de emergéncia, traté de forzár la puérta pára que se detuviése… náda.

Mis ójos se íban acostumbrándo a la menór luz a medída que ésta se reducía, jústo en el ø, la oscuridád fué totál. No púde ver si se abría la puérta, péro oí que lo hacía. Tódo éra oscuridád, y ningúna luz en la cabína.

Donde debía estár la puérta, sólo había negrúra.

Estába apoyádo sóbre el fóndo del ascensór, como tratándo de desaparecér… me acerqué a los botónes y pulsé cualquiér píso… náda, los pulsé tódos… tampóco, traté de cerrár la puérta, éra inútil.

Me senté en el suélo, me tapé la cára, tenía miédo, pavór, pánico.

Por múcho terrór que se ténga, éste no se puéde mantenér permanéntemente a ése nivél, especiálmente cuando no pása náda duránte un tiémpo. Comencé a tranquilizárme…

No lo había pensádo ántes. Tal vez por errór debía habér bajádo al sótano y no al ø, y cláro, si no hay vecínos no hay necesidád de lúces y a cáusa de ésto, no veía náda. Recuérdo que no había botónes negatívos o que indicásen sótanos o aparcamiéntos. El inferiór éra ø, no había náda más abájo. ¿Cómo es posíble, qué un edifício de veintidós plántas no ténga sótanos?… o garáje.

¿Cómo no había pensádo en éllo ántes?, tal vez por ésto no recibió los permísos… o éra apretándo el ø cuando se habrían las lúces de los písos subterráneos y no me había fijádo… pulsé el ø (el bráille ayudó), ótra vez náda.

Comencé a tocárlo tódo… reconózco que lo tóque tódo… y tódo estába donde debía estár. Mis dédos no saliéron ni un centímetro fuéra de la puérta del ascensór… por si acáso. ¡Qué inocéncia... la puérta estába totálmente abiérta!, y yo, en la inménsa oscuridád.

No hacía ni frío ni calór, no veía náda. Me púse a escuchár aténtamente… náda. Grité… grité tan fuérte que me dolía tódo el cuérpo… tal vez mi vecíno pudiése oírme… qué estupidéz… qué insensatéz había hécho. ¿Cómo me había metído en ésto?

Tenía hámbre, sed, terrór. La escapatória debía estár fuéra del ascensór… o por encíma. Si lográba encaramárme sóbre él, podría subír por los cábles y pasár al píso superiór.

Saqué úna máno más allá de la puérta del ascensór… lo lógico sería encontrár úna paréd.

Sí, y con botónes pára llamárlo, tal vez si los encontrába y los pulsába, se cerraría la puérta y me llevaría a ótra párte… no había paréd, ni suélo. Sólo el ascensór.

No podía caminár por el exteriór, éra como si estuviése parádo en un inménso fóso sin náda alrededór, como el bálde de água en un pózo… sin embárgo la cuérda tendría que estár, álgo debía sujetárlo.

Intenté saltár pára agarrárme al técho. Éra bastánte álto y désde el interiór entendí, que no lo lograría.

Tenía que salír complétamente y sujetárme de algún torníllo o saliénte… no fué difícil, había únos accidéntes por tódo el exteriór que me ayudáron a subír… logré llegár al técho.

Úna vez allí, busqué el céntro, el sítio donde los cábles deberían sujetár al ascensór… no había náda, ni cadénas, ni cábles. Miré hácia arríba, oscuridád totál. Busqué en las esquínas, tal vez el ascensór se sujetába por los cuátro costádos. Náda

Y lo sentí. Muy sutílmente, álgo me había tocádo el pié.

Debía ser mi imaginación o un mal gésto, dejé de movérme y el horrór reapareció. Álgo volvió a tocárme, más fuérte ésta vez. Me arrodillé tratándo de tocár, lo que me tocába…

Recorrí tódo el perímetro del técho buscándolo. Al volvérme a tocár, lo púde atrapár con la máno, redóndo, frío, resbaladízo, húmedo, sudoróso… lo solté aterrorizádo, no me mordió.

Volvió a tocárme, lo atrapé pára destruírlo… péro se enredó en mi máno, y con la ótra traté de deshacérme de él. Como si fuése úna serpiénte inacabáble, me rodeó la ótra máno, e impidió movérme.

Sentí que se estába encaramándo por mi cuérpo, debía ser larguísima. Se enrolló en mi cuéllo como un collarín y comprendí: tratába de penetrár por la bóca, la cerré fuértemente respirándo por la naríz. Continuó enrollándose por mi cára apretándo la naríz. No púde más, túve que abrír la bóca y respirár… penetró.

La sentí deslizárse por mi gargánta, métros y métros de élla. Al salír por el áno, su cabéza o lo que fuése, se sujetó a mi piérna, se enrolló, se apoyó en élla y se expandió.

Reventé.

* * *

FIN

Por Emílio Vilaró

Éste documénto está disponíble en formáto .PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web:

Mi blog literário.

https://cosasdeemilio.wordpress.com

Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, recétas y novélas en:

www.evilfoto.eu

Comentários a:

buzon@evilfoto.eu

Resultado de imagen de icono facebook png https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia

Nóta del Autór:

—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras llévan la tílde (´), en el sítio donde está el acénto.

Después de míles de lectúras de óbras así escrítas y leídas, podémos asegurár, que su lectúra es la normál, y al leér así, no hay ningúna diferéncia de pronunciación a la habituál.

Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde tildár de fórma automática? Qué ventájas e inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér éste documénto:

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

Modificaciónes a 1105w:

2010-08-25, 2011-08-18, 2014-01-05,

2014-01-14, 2014-01-18, 2014-05-28,

2016-08-03, 2018-02-27, 2019-08-28,

2020-11-28, 2020-11-29